array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'uk', ), 'this' => array ( 0 => 'recursiveiteratoriterator.getinneriterator.php', 1 => 'RecursiveIteratorIterator::getInnerIterator', 2 => 'Get inner iterator', ), 'up' => array ( 0 => 'class.recursiveiteratoriterator.php', 1 => 'RecursiveIteratorIterator', ), 'prev' => array ( 0 => 'recursiveiteratoriterator.getdepth.php', 1 => 'RecursiveIteratorIterator::getDepth', ), 'next' => array ( 0 => 'recursiveiteratoriterator.getmaxdepth.php', 1 => 'RecursiveIteratorIterator::getMaxDepth', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'en', 'path' => 'reference/spl/recursiveiteratoriterator/getinneriterator.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

RecursiveIteratorIterator::getInnerIterator

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

RecursiveIteratorIterator::getInnerIteratorGet inner iterator

Опис

public RecursiveIteratorIterator::getInnerIterator(): RecursiveIterator

Gets the current active sub iterator.

Увага

Наразі ця функція не документована. Доступний лише список її параметрів.

Параметри

У цієї функції немає параметрів.

Значення, що повертаються

The current active sub iterator.