array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'uk', ), 'this' => array ( 0 => 'imagick.radialblurimage.php', 1 => 'Imagick::radialBlurImage', 2 => 'Radial blurs an image', ), 'up' => array ( 0 => 'class.imagick.php', 1 => 'Imagick', ), 'prev' => array ( 0 => 'imagick.queryformats.php', 1 => 'Imagick::queryFormats', ), 'next' => array ( 0 => 'imagick.raiseimage.php', 1 => 'Imagick::raiseImage', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'en', 'path' => 'reference/imagick/imagick/radialblurimage.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

Imagick::radialBlurImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::radialBlurImageRadial blurs an image

Увага

Ця функція ЗАСТАРІЛА починаючи з Imagick 3.4.4. Вкрай не рекомендується на неї покладатися.

Опис

public Imagick::radialBlurImage(float $angle, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT): bool

Radial blurs an image.

Параметри

angle

channel

Значення, що повертаються

Повертає true в разі успіху.

Приклади

Приклад #1 Imagick::radialBlurImage()

<?php
function radialBlurImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
//Blur 3 times with different radii
$imagick->radialBlurImage(3);
$imagick->radialBlurImage(5);
$imagick->radialBlurImage(7);
header("Content-Type: image/jpg");
echo $imagick->getImageBlob();
}

?>