array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'ui-area.ondraw.php', 1 => 'UI\\Area::onDraw', 2 => 'Função de retorno de desenho', ), 'up' => array ( 0 => 'class.ui-area.php', 1 => 'UI\\Area', ), 'prev' => array ( 0 => 'class.ui-area.php', 1 => 'UI\\Area', ), 'next' => array ( 0 => 'ui-area.onkey.php', 1 => 'UI\\Area::onKey', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/ui/ui/area/ondraw.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

UI\Area::onDraw

(UI 0.9.9)

UI\Area::onDrawFunção de retorno de desenho

Descrição

protected UI\Area::onDraw(
    UI\Draw\Pen $pen,
    UI\Size $areaSize,
    UI\Point $clipPoint,
    UI\Size $clipSize
)

Deve ser invocado quando a área precisar ser redesenhada.

Parâmetros

pen

Uma Pen adequada para desenho nesta área.

areaSize

A dimensão da área.

clipPoint

O ponto de corte da área.

clipSize

A dimensão de recorte da área.