array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'solrdismaxquery.useedismaxqueryparser.php', 1 => 'SolrDisMaxQuery::useEDisMaxQueryParser', 2 => 'Troca o analisador de consulta para o EDisMax', ), 'up' => array ( 0 => 'class.solrdismaxquery.php', 1 => 'SolrDisMaxQuery', ), 'prev' => array ( 0 => 'solrdismaxquery.usedismaxqueryparser.php', 1 => 'SolrDisMaxQuery::useDisMaxQueryParser', ), 'next' => array ( 0 => 'class.solrcollapsefunction.php', 1 => 'SolrCollapseFunction', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/solr/solrdismaxquery/useedismaxqueryparser.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

SolrDisMaxQuery::useEDisMaxQueryParser

(No version information available, might only be in Git)

SolrDisMaxQuery::useEDisMaxQueryParserTroca o analisador de consulta para o EDisMax

Descrição

public SolrDisMaxQuery::useEDisMaxQueryParser(): SolrDisMaxQuery

Troca o analisador de consulta para o EDisMax. Por padrão, o construtor de consultas usa o EDisMax. Se ele foi trocado usado SolrDisMaxQuery::useDisMaxQueryParser(), pode ser revertido usando este método.

Parâmetros

Esta função não possui parâmetros.

Valor Retornado

SolrDisMaxQuery

Exemplos

Exemplo #1 Exemplo de SolrDisMaxQuery::useEDisMaxQueryParser()

<?php

$dismaxQuery = new SolrDisMaxQuery();
$dismaxQuery->useEDisMaxQueryParser();
echo $dismaxQuery;

?>

O exemplo acima produzirá algo semelhante a:

defType=edismax