array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'gmagickdraw.getstrokewidth.php', 1 => 'GmagickDraw::getstrokewidth', 2 => 'Retorna a largura do traço usado para desenhar contornos de objetos', ), 'up' => array ( 0 => 'class.gmagickdraw.php', 1 => 'GmagickDraw', ), 'prev' => array ( 0 => 'gmagickdraw.getstrokeopacity.php', 1 => 'GmagickDraw::getstrokeopacity', ), 'next' => array ( 0 => 'gmagickdraw.gettextdecoration.php', 1 => 'GmagickDraw::gettextdecoration', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/gmagick/gmagickdraw/getstrokewidth.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

GmagickDraw::getstrokewidth

(PECL gmagick >= Unknown)

GmagickDraw::getstrokewidthRetorna a largura do traço usado para desenhar contornos de objetos

Descrição

public GmagickDraw::getstrokewidth(): float

Retorna a largura do traço usado para desenhar contornos de objetos.

Parâmetros

Esta função não possui parâmetros.

Valor Retornado

Retorna um float que descreve a largura do traço.