array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'function.xml-get-current-line-number.php', 1 => 'xml_get_current_line_number', 2 => 'Obtém o número da linha atual para um analisador XML', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.xml.php', 1 => 'Funções para analisar XML', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.xml-get-current-column-number.php', 1 => 'xml_get_current_column_number', ), 'next' => array ( 0 => 'function.xml-get-error-code.php', 1 => 'xml_get_error_code', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/xml/functions/xml-get-current-line-number.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

xml_get_current_line_number

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_get_current_line_numberObtém o número da linha atual para um analisador XML

Descrição

xml_get_current_line_number(XMLParser $parser): int

Obtém o número da linha atual para o analisador XML fornecido.

Parâmetros

parser

Uma referência ao analisador XML para obter o número da linha.

Valor Retornado

Retorna em qual linha o analisador está atualmente em seu buffer de dados.

Registro de Alterações

Versão Descrição
8.0.0 O parâmetro parser agora espera uma instância de XMLParser; anteriormente, um resource xml válido era esperado.

Veja Também