array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'function.wincache-fcache-meminfo.php', 1 => 'wincache_fcache_meminfo', 2 => 'Recupera informações sobre o uso da memória cache do arquivo', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.wincache.php', 1 => 'Funções de WinCache', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.wincache-fcache-fileinfo.php', 1 => 'wincache_fcache_fileinfo', ), 'next' => array ( 0 => 'function.wincache-lock.php', 1 => 'wincache_lock', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/wincache/functions/wincache-fcache-meminfo.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

wincache_fcache_meminfo

(PECL wincache >= 1.0.0)

wincache_fcache_meminfo Recupera informações sobre o uso da memória cache do arquivo

Descrição

wincache_fcache_meminfo(): array|false

Recupera informações sobre o uso de memória pelo cache de arquivos.

Parâmetros

Esta função não possui parâmetros.

Valor Retornado

Array de metadados sobre o uso da memória cache do arquivo ou false em caso de falha

O array retornado por esta função contém os seguintes elementos:

Exemplos

Exemplo #1 Um exemplo de wincache_fcache_meminfo()

<pre>
<?php
print_r(wincache_fcache_meminfo());
?>
</pre>

O exemplo acima produzirá:

Array
(
    [memory_total] => 134217728
    [memory_free] => 131339120
    [num_used_blks] => 361
    [num_free_blks] => 3
    [memory_overhead] => 5856
)

Veja Também