array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'function.openssl-cipher-key-length.php', 1 => 'openssl_cipher_key_length', 2 => 'Obtém o comprimento da chave da cifra', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.openssl.php', 1 => 'Funções de OpenSSL', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.openssl-cipher-iv-length.php', 1 => 'openssl_cipher_iv_length', ), 'next' => array ( 0 => 'function.openssl-cms-decrypt.php', 1 => 'openssl_cms_decrypt', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/openssl/functions/openssl-cipher-key-length.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

openssl_cipher_key_length

(PHP 8 >= 8.2.0)

openssl_cipher_key_lengthObtém o comprimento da chave da cifra

Descrição

openssl_cipher_key_length(string $cipher_algo): int|false

Obtém o comprimento da chave da cifra.

Parâmetros

cipher_algo

O método de criptografia, consulte openssl_get_cipher_methods() para uma lista de valores possíveis.

Valor Retornado

Retorna o comprimento da cifra em caso de sucesso, ou false em caso de falha.

Erros/Exceções

Emite um erro de nível E_WARNING quando o algoritmo de criptografia é desconhecido.

Exemplos

Exemplo #1 Exemplo de openssl_cipher_key_length()

<?php
$method = 'AES-128-CBC';

var_dump(openssl_cipher_key_length($method));
?>

O exemplo acima produzirá algo semelhante a:

int(16)