array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'function.mcrypt-enc-get-iv-size.php', 1 => 'mcrypt_enc_get_iv_size', 2 => 'Retorna o tamanho do IV do algoritmo aberto', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.mcrypt.php', 1 => 'Mcrypt Funções', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.mcrypt-enc-get-block-size.php', 1 => 'mcrypt_enc_get_block_size', ), 'next' => array ( 0 => 'function.mcrypt-enc-get-key-size.php', 1 => 'mcrypt_enc_get_key_size', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/mcrypt/functions/mcrypt-enc-get-iv-size.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

mcrypt_enc_get_iv_size

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_get_iv_sizeRetorna o tamanho do IV do algoritmo aberto

Aviso

Esta função foi DESCONTINUADA a partir do PHP 7.1.0 e foi REMOVIDA a partir do PHP 7.2.0. O uso desta função é fortemente desencorajado.

Descrição

mcrypt_enc_get_iv_size(resource $td): int

Esta função retorna o tamanho do IV do algoritmo especificado pelo descritor de criptografia em bytes. Um IV é usado nos modos cbc, cfb e ofb, e em alguns algoritmos no modo de fluxo.

Parâmetros

td

O descritor de criptografia.

Valor Retornado

Retorna o tamanho do IV, ou 0 se o IV for ignorado pelo algoritmo.