array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'function.fann-set-output-scaling-params.php', 1 => 'fann_set_output_scaling_params', 2 => 'Calcula os parâmetros de dimensionamento de saída para uso futuro com base nos dados de treinamento', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.fann.php', 1 => 'Funções de Fann', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.fann-set-learning-rate.php', 1 => 'fann_set_learning_rate', ), 'next' => array ( 0 => 'function.fann-set-quickprop-decay.php', 1 => 'fann_set_quickprop_decay', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/fann/functions/fann-set-output-scaling-params.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

fann_set_output_scaling_params

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_output_scaling_paramsCalcula os parâmetros de dimensionamento de saída para uso futuro com base nos dados de treinamento

Descrição

fann_set_output_scaling_params(
    resource $ann,
    resource $train_data,
    float $new_output_min,
    float $new_output_max
): bool

Calcula os parâmetros de dimensionamento de saída para uso futuro com base nos dados de treinamento.

Parâmetros

ann

resource da rede neural.

train_data

resource dos dados de treinamento da rede neural.

new_output_min

O limite inferior desejado nos dados de saída após o dimensionamento (não seguido estritamente)

new_output_max

O limite superior desejado nos dados de saída após o dimensionamento (não seguido estritamente)

Valor Retornado

Retorna true em caso de sucesso ou false caso contrário.

Veja Também