array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'function.bzclose.php', 1 => 'bzclose', 2 => 'Fecha um ponteiro de arquivo bzip2', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.bzip2.php', 1 => 'Bzip2 Funções', ), 'prev' => array ( 0 => 'ref.bzip2.php', 1 => 'Bzip2 Funções', ), 'next' => array ( 0 => 'function.bzcompress.php', 1 => 'bzcompress', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/bzip2/functions/bzclose.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

bzclose

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bzcloseFecha um ponteiro de arquivo bzip2

Descrição

bzclose(resource $bz): bool

Fecha o dado ponteiro de arquivo bzip2.

Parâmetros

bz

O ponteiro de arquivo. Ele precisa ser válido e precisa apontar para um arquivo devidamente aberto com sucesso por bzopen().

Valor Retornado

Retorna true em caso de sucesso ou false em caso de falha.

Veja Também