array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'pt_BR', ), 'this' => array ( 0 => 'class.dom-nodelist.php', 1 => 'Dom\\NodeList', 2 => 'A Classe Dom\\NodeList', ), 'up' => array ( 0 => 'book.dom.php', 1 => 'DOM', ), 'prev' => array ( 0 => 'class.dom-node.php', 1 => 'Dom\\Node', ), 'next' => array ( 0 => 'class.dom-notation.php', 1 => 'Dom\\Notation', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'pt_BR', 'path' => 'reference/dom/dom/dom-nodelist.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

A Classe Dom\NodeList

(PHP 8 >= 8.4.0)

Introdução

Representa uma lista viva de nós.

Este é o equivalente moderno e compatível com as especificações de DOMNodeList.

Resumo da classe

class Dom\NodeList implements IteratorAggregate, Countable {
/* Propriedades */
public readonly int $length;
/* Métodos */
/* Not documented yet */
}

Propriedades

length

O número de nós na lista. A faixa de índices válidos para nós filhos é de 0 a length - 1, inclusive.