array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'wrappers.glob.php', 1 => 'glob://', 2 => 'パターンにマッチするパス名の検索', ), 'up' => array ( 0 => 'wrappers.php', 1 => 'サポートするプロトコル/ラッパー', ), 'prev' => array ( 0 => 'wrappers.data.php', 1 => 'data://', ), 'next' => array ( 0 => 'wrappers.phar.php', 1 => 'phar://', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'ja', 'path' => 'language/wrappers/glob.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

glob://

glob://パターンにマッチするパス名の検索

説明

glob: ストリームラッパーは、パターンにマッチするパス名の探索が行なえます。

利用法

オプション

ラッパーの概要
属性 サポートの有無
allow_url_fopen で制約される No
allow_url_include で制約される No
読み込み許可 No
書き込み許可 No
追加許可 No
同時読み書き許可 No
stat() のサポート No
unlink() のサポート No
rename() のサポート No
mkdir() のサポート No
rmdir() のサポート No

例1 基本的な使用法

<?php
// ext/spl/examples/ ディレクトリのすべての *.php ファイルについて、
// そのファイル名とサイズを表示します
$it = new DirectoryIterator("glob://ext/spl/examples/*.php");
foreach($it as $f) {
printf("%s: %.1FK\n", $f->getFilename(), $f->getSize()/1024);
}
?>
tree.php: 1.0K
findregex.php: 0.6K
findfile.php: 0.7K
dba_dump.php: 0.9K
nocvsdir.php: 1.1K
phar_from_dir.php: 1.0K
ini_groups.php: 0.9K
directorytree.php: 0.9K
dba_array.php: 1.1K
class_tree.php: 1.8K