array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'intlrulebasedbreakiterator.getrules.php', 1 => 'IntlRuleBasedBreakIterator::getRules', 2 => 'このオブジェクトを作るのに使われているルールを取得する', ), 'up' => array ( 0 => 'class.intlrulebasedbreakiterator.php', 1 => 'IntlRuleBasedBreakIterator', ), 'prev' => array ( 0 => 'intlrulebasedbreakiterator.getbinaryrules.php', 1 => 'IntlRuleBasedBreakIterator::getBinaryRules', ), 'next' => array ( 0 => 'intlrulebasedbreakiterator.getrulestatus.php', 1 => 'IntlRuleBasedBreakIterator::getRuleStatus', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'ja', 'path' => 'reference/intl/intlrulebasedbreakiterator/getrules.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

IntlRuleBasedBreakIterator::getRules

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

IntlRuleBasedBreakIterator::getRulesこのオブジェクトを作るのに使われているルールを取得する

説明

public IntlRuleBasedBreakIterator::getRules(): string|false

警告

この関数は、 現在のところ詳細な情報はありません。引数のリストのみが 記述されています。

パラメータ

この関数にはパラメータはありません。

戻り値