array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'function.wincache-ucache-cas.php', 1 => 'wincache_ucache_cas', 2 => '変数を古い値と比較して新しい値を代入する', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.wincache.php', 1 => 'WinCache 関数', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.wincache-ucache-add.php', 1 => 'wincache_ucache_add', ), 'next' => array ( 0 => 'function.wincache-ucache-clear.php', 1 => 'wincache_ucache_clear', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'ja', 'path' => 'reference/wincache/functions/wincache-ucache-cas.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

wincache_ucache_cas

(PECL wincache >= 1.1.0)

wincache_ucache_cas 変数を古い値と比較して新しい値を代入する

説明

wincache_ucache_cas(string $key, int $old_value, int $new_value): bool

指定したキーの変数を old_value と比較し、 マッチした場合はそこに new_value を代入します。

パラメータ

key

変数をキャッシュに格納するときに使ったキーの名前。 key は大文字小文字を区別します。

old_value

ユーザーキャッシュ内の key が指す変数の古い値。 この値は long 型でなければならず、 それ以外の場合はこの関数は false を返します。

new_value

マッチしたときに key が指す変数に代入する新しい値。 この値は long 型でなければならず、 それ以外の場合はこの関数は false を返します。

戻り値

成功した場合に true を、失敗した場合に false を返します。

例1 wincache_ucache_cas() の使用法

<?php
wincache_ucache_set('counter', 2922);
var_dump(wincache_ucache_cas('counter', 2922, 1));
var_dump(wincache_ucache_get('counter'));
?>

上の例の出力は以下となります。

bool(true) 
int(1)

参考