array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'function.utf8-encode.php', 1 => 'utf8_encode', 2 => 'ISO-8859-1 文字列を UTF-8 に変換する', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.strings.php', 1 => 'String 関数', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.utf8-decode.php', 1 => 'utf8_decode', ), 'next' => array ( 0 => 'function.vfprintf.php', 1 => 'vfprintf', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'ja', 'path' => 'reference/strings/functions/utf8-encode.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

utf8_encode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

utf8_encodeISO-8859-1 文字列を UTF-8 に変換する

警告

この関数は PHP 8.2.0 で 非推奨になります。この関数に頼らないことを強く推奨します。

説明

#[\Deprecated]
utf8_encode(string $string): string

この関数は、文字列 stringISO-8859-1 エンコードから UTF-8 へ変換します。

注意:

この関数は、指定された文字列の現在の文字エンコーディングを推測しません。 代わりに、 ISO-8859-1 ("Latin 1" とも呼ばれています) としてエンコードされていると解釈し、UTF-8 に変換します。 全てのバイト列は有効な ISO-8859-1 の文字列であるため、 この関数は決してエラーになりません。 しかし、異なるエンコーディングを意図していた場合、 有用な結果にはならないでしょう。

ISO-8859-1 文字エンコーディングを使っているとマークされている 多くの Web ページが、実際にはそれと似た Windows-1252 を使っており、 Web ブラウザは ISO-8859-1 Web ページを Windows-1252 として解釈しています。Windows-1252ISO-8859-1 のある制御文字の代わりに、ユーロ記号 () や curly quote ( ) を印字可能な文字として追加しています。 この関数はそうした Windows-1252 文字を正しく変換しません。 Windows-1252 の変換が必要な場合は、別の関数を使ってください。

パラメータ

string

ISO-8859-1 形式の文字列。

戻り値

string を UTF-8 に変換した結果を返します。

変更履歴

バージョン 説明
8.2.0 この関数は、推奨されなくなりました。
7.2.0 この関数は、XML拡張モジュール から PHP のコアに移動しました。 これより前のバージョンでは、 この関数は XML拡張モジュール をインストールしていた場合にのみ利用可能でした。

例1 基本的な例

<?php
// Convert the string 'Zoë' from ISO 8859-1 to UTF-8
$iso8859_1_string = "\x5A\x6F\xEB";
$utf8_string = utf8_encode($iso8859_1_string);
echo bin2hex($utf8_string), "\n";
?>

上の例の出力は以下となります。

5a6fc3ab

注意

注意: この関数は推奨されません。代替については下記のとおりです。

この関数は、PHP 8.2.0 以降は 推奨されなくなり、 将来のバージョンで削除される予定です。 この関数を使っているコードをチェックし、適切な代替に置き換えるべきです。

この関数と似た機能は、 mb_convert_encoding() で実現できます。 この関数は、ISO-8859-1 と、多くの他の文字エンコーディングをサポートしています。

<?php
$iso8859_1_string = "\xEB"; // 'ë' (e with diaeresis) in ISO-8859-1
$utf8_string = mb_convert_encoding($iso8859_1_string, 'UTF-8', 'ISO-8859-1');
echo bin2hex($utf8_string), "\n";

$iso8859_7_string = "\xEB"; // the same string in ISO-8859-7 represents 'λ' (Greek lower-case lambda)
$utf8_string = mb_convert_encoding($iso8859_7_string, 'UTF-8', 'ISO-8859-7');
echo bin2hex($utf8_string), "\n";

$windows_1252_string = "\x80"; // '€' (Euro sign) in Windows-1252, but not in ISO-8859-1
$utf8_string = mb_convert_encoding($windows_1252_string, 'UTF-8', 'Windows-1252');
echo bin2hex($utf8_string), "\n";
?>

上の例の出力は以下となります。

c3ab
cebb
e282ac

他の代替として、インストールされている拡張機能に依存した関数ですが、 UConverter::transcode()iconv() が挙げられます。

次のコードは、いずれも同じ結果を返します:

<?php
$iso8859_1_string = "\x5A\x6F\xEB"; // 'Zoë' in ISO-8859-1

$utf8_string = utf8_encode($iso8859_1_string);
echo bin2hex($utf8_string), "\n";

$utf8_string = mb_convert_encoding($iso8859_1_string, 'UTF-8', 'ISO-8859-1');
echo bin2hex($utf8_string), "\n";

$utf8_string = UConverter::transcode($iso8859_1_string, 'UTF8', 'ISO-8859-1');
echo bin2hex($utf8_string), "\n";

$utf8_string = iconv('ISO-8859-1', 'UTF-8', $iso8859_1_string);
echo bin2hex($utf8_string), "\n";
?>

上の例の出力は以下となります。

5a6fc3ab
5a6fc3ab
5a6fc3ab
5a6fc3ab

参考