array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'function.trader-cdlspinningtop.php', 1 => 'trader_cdlspinningtop', 2 => 'Spinning Top', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.trader.php', 1 => 'Trader 関数', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.trader-cdlshortline.php', 1 => 'trader_cdlshortline', ), 'next' => array ( 0 => 'function.trader-cdlstalledpattern.php', 1 => 'trader_cdlstalledpattern', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'en', 'path' => 'reference/trader/functions/trader-cdlspinningtop.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

trader_cdlspinningtop

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_cdlspinningtopSpinning Top

説明

trader_cdlspinningtop(
    array $open,
    array $high,
    array $low,
    array $close
): array

パラメータ

open

始値。実数値の配列。

high

高値。実数値の配列。

low

安値。実数値の配列。

close

終値。実数値の配列。

戻り値

Returns an array with calculated data or false on failure.