array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'function.mb-regex-encoding.php', 1 => 'mb_regex_encoding', 2 => '現在のマルチバイト正規表現用のエンコーディングを取得または設定する', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.mbstring.php', 1 => 'マルチバイト文字列 関数', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.mb-preferred-mime-name.php', 1 => 'mb_preferred_mime_name', ), 'next' => array ( 0 => 'function.mb-regex-set-options.php', 1 => 'mb_regex_set_options', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'ja', 'path' => 'reference/mbstring/functions/mb-regex-encoding.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

mb_regex_encoding

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_regex_encoding現在のマルチバイト正規表現用のエンコーディングを取得または設定する

説明

mb_regex_encoding(?string $encoding = null): string|bool

現在のマルチバイト正規表現用のエンコーディングを取得または設定する

パラメータ

encoding

encoding パラメータには文字エンコーディングを指定します。省略した場合、もしくは null の場合は、 内部文字エンコーディングを使用します。

戻り値

encoding が設定された場合、 成功した場合に true を、失敗した場合に false を返します。 このとき、内部文字エンコーディングは変更されません。 encoding が省略された場合、 現在のマルチバイト正規表現用のエンコーディング名を返します。

変更履歴

バージョン 説明
8.0.0 encoding は、nullable になりました。

参考