array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'eventbuffer.construct.php', 1 => 'EventBuffer::__construct', 2 => 'Constructs EventBuffer object', ), 'up' => array ( 0 => 'class.eventbuffer.php', 1 => 'EventBuffer', ), 'prev' => array ( 0 => 'eventbuffer.appendfrom.php', 1 => 'EventBuffer::appendFrom', ), 'next' => array ( 0 => 'eventbuffer.copyout.php', 1 => 'EventBuffer::copyout', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'en', 'path' => 'reference/event/eventbuffer/construct.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

EventBuffer::__construct

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBuffer::__constructConstructs EventBuffer object

説明

public EventBuffer::__construct()

Constructs EventBuffer object

パラメータ

この関数にはパラメータはありません。