array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'ja', ), 'this' => array ( 0 => 'class.com-safearray-proxy.php', 1 => 'com_safearray_proxy', 2 => 'com_safearray_proxy クラス', ), 'up' => array ( 0 => 'book.com.php', 1 => 'COM', ), 'prev' => array ( 0 => 'class.com-exception.php', 1 => 'com_exception', ), 'next' => array ( 0 => 'ref.com.php', 1 => 'COM関数', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'ja', 'path' => 'reference/com/com-safearray-proxy.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

com_safearray_proxy クラス

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

はじめに

com_safearray_proxy は、 SafeArray 型上での多次元配列へのアクセスを解決するのに使われる内部クラスです。

クラス概要

final class com_safearray_proxy {
}