array ( 0 => 'index.php', 1 => 'PHP Manual', ), 'head' => array ( 0 => 'UTF-8', 1 => 'fr', ), 'this' => array ( 0 => 'function.fdf-header.php', 1 => 'fdf_header', 2 => 'Émet les en-têtes HTTP spécifiques à FDF', ), 'up' => array ( 0 => 'ref.fdf.php', 1 => 'Fonctions FDF', ), 'prev' => array ( 0 => 'function.fdf-get-version.php', 1 => 'fdf_get_version', ), 'next' => array ( 0 => 'function.fdf-next-field-name.php', 1 => 'fdf_next_field_name', ), 'alternatives' => array ( ), 'source' => array ( 'lang' => 'fr', 'path' => 'reference/fdf/functions/fdf-header.xml', ), 'history' => array ( ), ); $setup["toc"] = $TOC; $setup["toc_deprecated"] = $TOC_DEPRECATED; $setup["parents"] = $PARENTS; manual_setup($setup); contributors($setup); ?>

fdf_header

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL fdf SVNf)

fdf_headerÉmet les en-têtes HTTP spécifiques à FDF

Description

fdf_header(): void

fdf_header() est une fonction de confort, pour émettre les en-têtes HTTP spécifiques à FDF. Elle permet d'envoyer le type Content-type: avec la valeur application/vnd.fdf.

Liste de paramètres

Cette fonction ne contient aucun paramètre.

Valeurs de retour

Aucune valeur n'est retournée.